;--------------------------------------------------------
; LOAD.DEF  module definition file
;--------------------------------------------------------

NAME        LOAD    WINDOWCOMPAT

DESCRIPTION 'Loads applications as PM icons. (c)Copyright 1989 Rick Yoder'
PROTMODE
HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   2048
